# 常见问题（总览）

> 本文介绍如何在Firefox中配置静态和动态代理IP

## 静态代理配置

### 手动设置
1. **打开设置**：`about:preferences#general`
2. **网络设置** → **设置**
3. 选择 **手动代理配置**

```json
{
  "HTTP代理": "45.76.123.89",
  "端口": "8080",
  "SSL代理": "45.76.123.89",
  "端口": "8080",
  "SOCKS主机": "45.76.123.89",
  "端口": "1080"
}
```
